usb_cable_tester.lht

1. Table of Contents (This Page) Created on Sun Dec 1 17:43:04 2019 2. topsilk 3. top-assy 4. top 5. bottom 6. topmask 7. bottommask 8. bottomsilk 9. bottom-assy 10. plated-drill 11. unplated-drill 12. toppaste 13. bottompaste 14. outline 15. group12

usb_cable_tester.lht

CuVoodoo USB cable tester, topsilk, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht CuVoodoo USB cable tester, top-assy, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht

CuVoodoo USB cable tester, top, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht CuVoodoo USB cable tester, bottom (mirrored), scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht CuVoodoo USB cable tester, topmask, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht

CuVoodoo USB cable tester, bottom-assy (mirrored), scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht

CuVoodoo USB cable tester, plated-drill, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht CuVoodoo USB cable tester, unplated-drill, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht

CuVoodoo USB cable tester, toppaste, scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht CuVoodoo USB cable tester, bottompaste (mirrored), scale = 1:1.000

usb_cable_tester.lht

CuVoodoo USB cable tester, group12, scale = 1:1.000